Kapitel 3

Der Blutkreislauf

Allgemeines

Jedes Organ und innerhalb jeden Organs jede Zelle ist an Blutgefässe angeschlossen. Diese Blutgefäße transportieren die Substanzen, die für die Produktion der „Waren“ und der Energie benötigt zu den Zellen hin und die Abfallprodukte zur „Entsorgung“.

Abb. 45: Virtueller Stadtplan, gibt die tatsächlichen Gegebenheiten nicht wieder!

Die Blutgefäße, die zu den Organen mit ihren Zellen hinführen nennt man Schlagadern oder Arterien. Sie sind vergleichbar mit dem Straßennetz der im vorherigen Kapitel besprochenen Fabrik:

- Im Hafen kommt das Öl an, das die Kaffeemaschinenfabrik für den Betrieb ihrer Generatoren benötigt.

- Hier im Hafen kommt auch die Rohmasse an, aus der die Firma Plastex den Kunststoff für die Gehäuse der Kaffeemaschinen macht.

- Die Firma Schraubex GmbH in einem anderen Stadtteil stellt die Schrauben her, die in den Kaffeemaschinen verbaut werden.

- Und die Glashütte schließlich liefert das Glas für die Kaffeekannen.

Sie können der Abb. 45 entnehmen, daß dieselben Straßen für den Transport der verschiedensten Materialien verwendet werden: Tankwagen transportieren das Öl, Lastwagen der verschiedenen Firmen Kunststoff-Rohmasse, fertigen Kunststoff, Glastransporter das Glas aus der Glashütte, Lastwagen der Firma Schraubex GmbH die Schrauben und schließlichfahren Müllwagen den Abfall zur Verbrennungsanlage.

Verschiedene Transportvehikel, die aber stets auf dem Transportweg „Straße“ fahren.

Im Kreislauf läuft dies ähnlich:

Transportmittel sind hier natürlich keine Lastwagen, sondern das Blut und die Transportwege sind hier keine Straßen, sondern Blutgefäße.

Das Blut transportiert die verschiedenen Substanzen (z.B. Zucker, Eiweiß, Fette, Hormone usw.) nicht in speziellen Behältern (so wie Lastwagen), sondern die Substanzen sind im Blut aufgelöst, sodaß es eigentlich eine Transportlösung ist, in der die verschiedenen Substanzen in gelöster Form transportiert werden.

Lediglich der Sauerstoff, den der Stoffwechsel als Energielieferanten (siehe Kapitel „Stoffwechsel“ benötigt wird mit speziellen Transportmitteln (den roten Blutkörperchen (= Erythrozyten)) befördert.

Die Transportwege, auf denen das Blut transportiert wird ist auch etwas anders gebaut als das Straßennetz einer Stadt: Es gibt nämlich zu- und abführende Blutgefäße.

Diejenigen Blutgefäße, über die frisches Blut mit Sauerstoff, Zucker, Fetten oder Eiweiß an die einzelnen Zellen und Organe angeliefert wird nennt man „Arterien“ (= Schlagadern). Sie sind die zuführenden Blutgefäße.

Diejenigen Gefäße, die von den einzelnen Zellen und Organen wegführen und über die die Abfallprodukte der Zell-Produktion abtransportiert werden nennt man „Venen“.

Und so ist jede Zelle nicht nur an ein zuführendes Blutgefäß (Arterie), sondern gleichzeitig auch an ein abführendes Gefäß (Vene) angeschlossen.

Beide Gefäßarten sind nun in einer bestimmten Weise miteinander verbunden, sodaß das Blut immer im Kreis fließt. Und das Herz ist der Motor dieses Kreislaufes. Aber alles der Reihe nach.

Nehmen wir zur Verdeutlichung den Sauerstoff:

Theoretisch funktioniert der Kreislauf nach dem Prinzip einer Heizung, Sie sehen dies schematisch in Abb. 46 abgebildet:

Abb. 46

Das kalte Wasser wird im Heizkessel aufgewärmt und fließt von hier aus, durch die Pumpe angetrieben zu den einzelnen Heizkörpern (rote Leitungen). Hier gibt das Wasser seine Wärme an den Raum ab, wobei es sich wieder abkühlt. Das kalte Wasser fließt nun durch andere Leitungen (blau) wieder zum Heizkessel zurück, wo es wieder erwärmt wird und der Kreislauf erneut beginnt.

Wenn jeweils ein großer Druck benötigt wird, um das Wasser sowohl durch die Heizkörper als auch durch den Brenner zu pumpen kann man nicht nur 1, sondern 2 Pumpen benutzen (Abb. 47). Bei diesem System versorgt 1 Pumpe jeweils einen einzelnen Wasserkreislauf.

Abb. 47

Der Kreislauf des Menschen funktioniert prinzipiell so wie das System mit den 2 Heizkreislaufpumpen die hintereinander geschaltet sind (Film 18):

Film 18 (nur in den elektronischen Formaten zu sehen)

In den Lungen wird der Sauerstoff mit jedem Atemzug ins Blut aufgenommen. Von der Lunge aus fließt das sauerstoffreiche Blut zunächst zum Herzen. Von hier aus wird es in die Schlagadern gepumpt, die dieses Blut zu den einzelnen Organen pumpt (Film 19).

Film 19: Sauerstoffarmes Blut = blau, sauerstoffreiches Blut = rot

Die Zellen der Organe entnehmen den Sauerstoff aus dem Blut und verarbeiten ihn in ihrem Stoffwechsel. Die Abfallprodukte des Stoffwechsels (unter anderem Kohlendioxyd (CO_2)) werden wieder ins Blut abgegeben und fließen von hier aus durch die Venen wieder zurück zum Herzen.

Hier gelangen das sauerstoffarme Blut in einen anderen Teil des Herzens, der es wieder zurück in die Lungen pumpt. Und hier in den Lungen wird das Abfallprodukt CO_2 in die Lungenbläschen abgegeben, wobei im Austausch dafür frischer Sauerstoff aufgenommen wird. Das frische Blut fließt wieder zurück zum Herzen und der Kreislauf beginnt von vorn.

Sehen Sie in Film 20 das Schema des gesamten Kreislaufs.

Film 20 (nur in den elektronischen Formaten zu sehen)

Im Grunde genommen besteht das Herz also aus 2 Pumpen, die 2 Kreisläufe zu bedienen haben (Film 21).

Film 21 (nur in den elektronischen Formaten zu sehen)

Denjenigen Kreislauf, der die einzelnen Organe mit Blut versorgt nennt man den „großen“ oder den „Körper-“ Kreislauf, der andere Kreislauf, der das Blut durch die Lungen strömen läßt nennt man den „kleinen“ oder „Lungen-“ Kreislauf (Abb. 48).

Abb. 48: Körperschlagader + Organe + Venen = „Großer“ Körper-Kreislauf; Lungenschlagader + Lunge + Lungenvene = „Kleiner“ Lungenkreislauf

Derjenige Teil des Herzens, der dem großen Kreislauf antreibt liegt auf der linken Seite des Herzens, daher nennt man diesen Teil des Herzens das „linke Herz“. Es besteht aus einer Vor- und einer Hauptkammer, aber hierüber lesen Sie in Kapitel 3 dieses Handbuches mehr. Der andere Teil des Herzens, der den Lungenkreislauf antreibt befindet sich in der rechten Seite des Herzens, weshalb man diesen Teil auch das rechte Herz.

Folglich gibt es eine linke Vor- und eine linke Hauptkammer, sowie eine rechte Vor- und eine rechte Hauptkammer, aber mehr dazu im Kapitel über die Anatomie.

Betrachten wir also nun zunächst die Schlagadern und beginnen wir im linken „großen“ Kreislauf.

Die einzelnen Gefäßtypen

Aorta

Direkt hinter der Ausgangsklappe des linken Ventrikels beginnt die Hauptschlagader des Körpers, die Aorta (Abb. 49).

Abb. 49

Sie ist zu Beginn 25 - 35 mm dick und verläuft zunächst in Richtung auf den Ansatz des Halses und dann im Bogen abwärts bis etwa in Höhe des Bauchnabels, wo sie sich in die rechte und linke Beckenschlagader aufteilt.

Der Aufbau der Aortenwand entspricht prinzipiell dem Aufbau jeder anderen Arterie des Körpers auch. Man unterscheidet 3 Schichten (Abb. 50):

Abb. 50

Intima: Die ist die innerste Schicht des Blutgefäßes, sozusagen seine Auskleidung. Sie besteht aus 1 einzigen Zellschicht, einer feinen elastischen Membran („Elastica interna“) und ein wenig Bindegewebe. So dünn diese Schicht auch ist: Sie ist extrem wichtig, denn sie produziert bestimmte Hormone, die für die Regelung des Gefäßdurchmesser verantwortlich sind, sie hat eine wichtige Aufgabe bei der Blutgerinnung, denn sie soll verhindern, daß an dieser Wand Blutgerinnsel entstehen und sie soll das Gefäß gegen seine Umgebung abdichten.

Media: Sie ist die dickste Schicht einer Schlagader und besteht eigentlich mehr oder weniger nur aus Muskelzellen. Diese Muskelzellen heißen „glatte Muskelzellen“ im Gegensatz zum „quergestreiften Muskel“, aus dem die Muskulatur des Skeletts (also z.B. Arm- oder Beinmuskeln) besteht (der Unterschied zeigt sich im Mikroskop (Abb. 51).

Abb. 51: A = quergestreifte Skelett-Muskulatur; B = glatte Muskulatur

Gemeinsam ist beiden Muskelarten, daß sie sich zusammenziehen können, wenn sie dies müssen). Welche Funktion diese Muskeln in der Wand einer Schlagader haben lesen Sie etwas später im Band 2 im Kapitel „Kreislaufregularisation“.

Adventitia: Hierbei handelt es sich im Bindegewebe, dessen Aufgabe es ist, das Gefäß in seiner Umgebung zu verankern.

In Abb. 52 sehen Sie das typische mikroskopische Bild der Wand der Aorta:

Abb. 52

Wenn Sie einmal genau hinsehen werden Sie eine Vielzahl feiner blauer geschlängelter Linien erkennen. Dies sind elastische Fasern, die in der Media des Gefäßes eingebaut sind und zwischen denen die vorhin erwähnten glatten Muskelfasern eingelagert sind. Die Vielzahl der elastischen Fasern verleiht der Aorta und den nachfolgenden großen Schlagadern auch den Begriff „elastische Arterie“; je dünner die Arterien werden desto geringer ist ihr Anteil an solchen elastischen Fasern. Und weil die Media solcher Gefäße dadurch überwiegend aus glatter Muskulatur besteht nennt man diese Arterien „muskuläre Arterien“. Wozu die Muskeln in der Gefäßwand da sind erfahren Sie später.

Die elastischen Fasern in der Wand der Aorta sind natürlich nicht dazu da, um das Gefäß unter dem Mikroskop schön aussehen zu lassen, sondern sie haben einen anderen Zweck: Sie machen das Gefäß dehnbar. Diese Dehnbarkeit ist für die Funktion des Kreislaufes von großer Wichtigkeit, denn sie wird für die „Windkesselfunktion“ der Gefäße benutzt:

„Windkessel“ nannte man in alten Druckluftanlagen Behälter, die dazu dienten, Druckschwankungen und Druckstöße auszugleichen, die antiken Feuerwehren benutzen solche „Geräte“:

Wenn eine Pumpe Flüssigkeiten oder Gas stoßweise in ein Leitungssystem pumpt dann fließen Gas oder Flüssigkeiten auch stoßweise durch das Leitungssystem (Film 22).

Film 22 (nur in den elektronischen Formaten zu sehen)

Ein solcher stoßweiser (oder pulsativer) Fluß ist aus technischen Gründen oftmals nicht erwünscht. Dies war der Moment, als sich geniale Techniker etwa 1655 den Windkessel erfand, um Wasser zum Löschen von Bränden gleichmäßig aus den Feuerwehrschläuchen spritzen zu können (Abb. 53).

Abb. 53: Antiker Feuerwehr-Windkessel (ca. 1900)

Seitdem wird das Windkessel-Verfahren immer dann benötigt, wenn Flüssigkeit oder ein Gas pulsativ in ein Leitungssystem gepumpt wurde. Dann fließt das Gas oder die Flüssigkeit nämlich nur dann, wenn die Pumpe etwas auspumpt. In der Zwischenzeit, wenn die Pumpe sich wieder füllte, fließt nichts.

Ein Windkessel ist technisch gesehen eigentlich nichts anderes als ein leerer Behälter, in den das Gas oder die Flüssigkeit „nebenbei“ einströmt bzw. einfließt, wenn die Pumpe etwas auspumpte. Fließt nichts durch das Leitungssystem (weil sich die Pumpe gerade wieder füllte) entleert sich der Inhalt dieses Behälters in die eigentliche Leitung, was dazu führt, daß das Gas bzw. die Flüssigkeit auch während der Füllphasen der Pumpe strömt. Dieser Strom erfolgte zwar nicht mit demselben Druck und derselben Geschwindigkeit wie während der Pumpphase, aber es strömte dennoch (Film 23).

Film 23 (nur in den elektronischen Formaten zu sehen)

So ähnlich funktioniert das mit der Aorta und den elastischen Gefäßen auch. Nur daß hier kein zusätzliches „Speichergefäß“ wie bei einem technischen Windkessel, sondern die Elastizität der Gefäßwände benutzt wird (Film 24).

Film 24 (nur in den elektronischen Formaten zu sehen)

Das Prinzip ist dabei dasjenige bei einem Luftballon: Bläst man den Luftballon auf dann dehnen sich seine Gummiwände aus und setzen den Balloninhalt damit unter Druck. Läßt man die Öffnung des Ballons nun los dann saust er durch die Luft, wobei er durch die kräftig ausströmende Luft angetrieben wird.

Pumpt die Herzkammer Blut in die Aorta und die anderen elastischen Arterien dann werde diese ebenso wie der Luftballon ausgebeult. Endet nun der Pumpstoß der Herzkammer dann steht das Blut in den elastischen Arterien noch immer unter Druck; die Arterienwände wollen sich (ebenso wie der Luftballon) wieder zusammenziehen und bei diesem Zusammenziehen pressen sie das Blut weiter vorwärts.

Auch hier nicht mit demselben Druck und derselben Geschwindigkeit wie während des eigentlichen Pumpstoßes, aber das Blut fließt kontinuierlich weiter. Man kann dies schön sehen, wenn man den Blutfluß in der Aorta mißt (Abb. 54):

Abb. 54

Man erkennt hier, daß das Blut mit jedem Herzschlag schnell in die Aorta einströmt (hohe Wellen in Abb. 54), daß es aber auch in der darauf folgenden Füllungsphase der Herzkammer immer weiter fließt, wenn auch mit immer geringerer Geschwindigkeit.

Die Aorta ist, wie schon gesagt, die Hauptschlagader des Körpers, die vom Herzen bis ins Becken reicht (siehe auch Abb. 49). Hier teilt sie sich in die Beckenarterie auf, wobei sie aber auch auf dem Weg ins Becken zahlreiche andere Gefäße abgibt, die die einzelnen Organe mit Blut versorgen.

In der Reihenfolge der Gefäße kommen nun also die Arterien (= Schlagadern).

Arterien

Man benennt die Schlagadern entweder nach dem Organ, das sie versorgen (z.B. Nierenarterie, Milzarterie, ) oder nach der Körperregion, durch den die Arterie führt (z.B. Becken-, Hals-, Oberarmarterie). Natürlich bezeichnen die Ärzte diese Schlagadern nicht in deutscher Sprache (das wäre viel zu einfach), sondern sie benutzen lateinische Namen, z.B. Arteria iliaca (= Beckenarterie) oder Arteria renalis (= Nierenarterie) und manchmal geben sie auch bestimmten Stellen des Gefäßsystems, das besonders markant ist spezielle Namen, die man aber unmöglich ins Deutsche übersetzen kann (z.B. Truncus brachiocephalicus (sprich: Trunkus brachiozefalikus) oder Truncus coeliacus (sprich: Trunkus zöliakus). Kümmern Sie sich an dieser Stelle nicht um die Bezeichnung der einzelnen Arterie, dies wird bei Bedarf in anderen Kapiteln besprochen und erklärt; merken Sie sich an dieser Stelle nur, daß die Aorta Gefäße abgibt, die man Arterien nennt.

Der mikroskopische Aufbau solcher Arterien entspricht im Prinzip dem der Aorta, nur daß in diesen Gefäßwänden nicht mehr so viele elastischen Fasern vorhanden sind wie in der Aorta, sondern daß hier die glatte Gefäßmuskulatur in der Media überwiegt. Daher spricht man in diesem Fall auch von Arterien des muskulären Typs (Abb. 55).

Abb. 55

Diese dicke Muskelschicht ermöglicht es der Arterie, ihren Durchmesser zu verändern. Diese Durchmesserveränderung wird benötigt, um die Durchblutung zu steuern:

Benötigt ein Organ viel Blut dann muß es auch stark durchblutet werden: Die zuführenden Blutgefäße werden also weit gestellt sein, damit mehr Blut hindurchfließen kann. Benötigt das Organ weniger Blut dann wird sich das Gefäß verengen, um so den Blutfluß zu drosseln. Sie kennen dieses Phänomen von Ihrer Haut im Sommer und im Winter (Abb. 56):

Abb. 56: Links: Warme, gut durchblutete Haut im Sommer. Rechts: Kalte, vermindert durchblutete Hände im Winter (farbig nur in den elektronischen Formaten zu sehen)

Im Sommer muß die Haut kräftig durchblutet sein, damit sie überschüssige Wärme an die Umgebung abgeben kann, um eine „Überhitzung“ des Körpers zu verhindern. Im Sommer sind also die Schlagadern, die Blut in die Haut führen weit gestellt: Die Haut ist warm und rosig. Im Winter hingegen verengen sich die Hautarterien, um die Durchblutung der Haut zu vermindern, damit der Körper keine unnötige Wärme verliert. Die Haut ist kühl und bläulich verfärbt.

Die Steuerung der Durchblutung können die meisten Menschen nicht selber beeinflussen; es soll nur indische Spezial-Gurus geben, die hierzu in der Lage sind. Diese Vorgänge laufen vielmehr automatisch ab, weshalb man dieses Verfahren auch „Autoregulation der Durchblutung“ nennt. Sie hat, wie Sie sich denken können, für die Funktion des Körpers und seiner Organe eine große Bedeutung. Man kann aus dieser Autoregulation 2 Dinge lernen (wenn ich mir diese Anmerkungen einmal erlauben darf):

1. Die meisten Dinge in einem Körper laufen vollautomatisch ab und man muß sich nicht darum kümmern. Probleme bekommt man erst dann, wenn man anfängt, normale Vorgänge als Problem zu begreifen und über sie nachzudenken.

2. Der Körper funktioniert nach dem Prinzip des ökonomischen Kapitalismus: Wenn etwas nicht benötigt wird dann wird es auch nicht geliefert. Sind die Muskeln in Ruhe (weil man beispielsweise schläft) dann müssen sie auch nicht übermäßig durchblutet werden; unternimmt man aber beispielsweise einen Dauerlauf dann benötigen sie viel Blut und müssen daher maximal durchblutet werden.

Im Kapitel über die Arbeitsweise des Kreislaufes (Band 4) werden Sie noch etwas mehr über solche Vorgänge lesen.

Die Arterien sind also die dicken Schlagadern, die von der Aorta abzweigen, um Blut in die verschiedenen Gegenden des Körpers und die unterschiedlichen Organe zu leiten. Auch die Arterien teilen sich wieder in dünnere Schlagadern auf, die man Arteriolen nennt.

Arteriolen

Die Arteriolen sind prinzipiell ebenso wie die Arterien aufgebaut, d.h. auch diese Gefäße haben der Intima und der Adventitia eine dicke muskuläre Media, die es ihnen ermöglicht, sich im Bedarfsfall und im Rahmen der Autoregulation vollständig zu verschließen (Arterien können sich zwar verengen und erweitern, jedoch nicht verschließen; dies können nur die Arteriolen). Eine Arteriole hat einen Innendurchmesser von etwa 0.02 mm.

Die Arteriolen leiten das Blut nun als nächstes in die Kapillaren.

Kapillaren

Die Kapillaren sind die Verbindungsleitungen zwischen den Arteriolen und den Venolen (s.u.) (Abb. 57). Sie haben einen Durchmesser von 0.003-0.004 mm.

Abb. 57

Die Aufgabe der Kapillaren ist es, jede Zelle des Körpers mit Blut zu versorgen. Daher verzweigen sich die Arteriolen so intensiv in das Kapillarsystem, daß letztlich jede Zelle an eine Kapillare angrenzt (Abb. 58).

Abb. 58: Raster-Elektronenmikroskopie eines Kapillargefäß-Systems. Sehen die gigantischen Verzweigungen der Gefäße.

Kapillaren sind so fein, daß die roten Blutkörperchen nur nacheinander (so ähnlich wie beim Betreten eines Flugplatzes, wo jeder einzelne hintereinander durchrenn Metalldetektor gehen muß) hindurch können (Abb. 59).

Abb. 59: Mikroskopisches Bild einer Kapillare in Muskelgewebe. Die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) passen nur hintereinander hindurch, der Zellkern ist der Zellkern der Endothelzelle).

Während die Wand einer Arterie und Arteriole aus 3 Schichten besteht besteht die Wand der Kapillare nur aus der Intima und diese wiederum nur aus einer einzigen Schicht von Endothelzellen, Media und Adventitia fehlen (Abb. 60).

Abb. 60: Endothelzellen (pink) mit Zellkern (dunkelrot) einer Kapillare

Der Sinn dieser nur sehr dünnen Wand ist, daß die im Blut gelösten und transportierten Substanzen (z.B. Zucker, Eiweiß, Fett) direkt aus dem Blut in die angrenzenden Zellen übertreten können. (Lesen Sie etwas mehr hierüber im Kapitel über den Stoffwechsel).

Venolen

Folgt man dem Blutstrom dann gelangt das Blut aus den Kapillaren in die Venolen. Dies sind die kleinsten Abflußgefäße der Kapillaren, die einen Durchmesser von etwa 0.001 - 0.003 mm haben.

Abb. 61: Mikroskopische Abbildung einer Arteriole und einer Venole. Beachten Sie die sehr viel dickere Wand der Arteriole.

Auch die Wände der Venolen sind, ebenso wie diejenigen der Arterien aus 3 Schichten aufgebaut: Der Intima, der Media und der Adventitia. Weil die Venolen aber keinen hohen Druck mehr aushalten müssen (siehe Kapitel „Kreislauf-Funktion) sind die Wände der Venolen wesentlich dünner (Abb. 61). Dennoch besitzen auch sie eine Muskelschicht, die die Gefäße ebenfalls in die Lage versetzt, ihren Durchmesser zu ändern. Auch diese Durchmesser-Änderung hat ihren Sinn, denn die Venen arbeiten als Blutspeicher des Körpers:

Sind die Venen eng gestellt können Sie nur wenig Blut aufnehmen, das Blut fließt zudem schnell durch das Gefäß. Sind die Venen hingegen erweitert fließt das Blut langsam und es wird eine größere Blutmenge in den Venen gespeichert. Sie können dieses Verfahren mit einem Vorflutgelände bei Flüssen vergleichen, die Hochwasser führen können:

Abb. 62

In Abb. 62 sehen Sie den Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel/Niederkassel. In der Mitte des Bildes erkennen Sie den Rhein bei normalem Wasserstand.

Vor allem linksrheinisch befinden sich Wiesen und (bedauerlicherweise) auch eine Schrebergartenkolonie, die als Vorflutgelände fungiert (helle Fläche in Abb. 62). D.h.:

Wenn der Wasserspiegel werden diese Flächen überschwemmt und gehören damit zum Flußbett. Auf diese Weise kann der Fluß mehr Wasser aufnehmen und die armen Holländer, die stromabwärts wohnen bekommen nicht so viel Wasser ab. (Achtung: Wenn Sie ein Grundstück in Düsseldorfer Rheinnähe kaufen möchten: Die Abb. 62 ist meine eigene Interpretation des Vorflutgeländes und kein offizielles von der Stadtverwaltung ausgewiesenes Dokument! Wenn Sie also ein Grundstück auf der Basis dieses Bildes kaufen möchten kann es sein, daß Sie beim nächsten Weihnachtshochwasser untergehen. Ich habe Sie gewarnt!)

So ähnlich funktioniert das auch mit den Venolen des Kreislaufes:

Wenn viel Blut im Kreislauf sein muß (z.B. weil man gerade körperlich schwer arbeitet) sind die venösen Gefäße eng gestellt, wird nicht so viel Blut benötigt sind sie weit gestellt.

Venen

Die Venolen vereinigen sich zu Venen. Sie haben denselben Aufbau wie alle anderen Gefäße auch, nur daß auch die Venen ebenso wie die Venolen eine sehr viel dünnere Muskelwand (Media) als die Arterien haben.

Ebenso wie die Arterien haben auch die dickeren Venen spezielle Namen, die sich entweder aus dem Organ ableiten, aus dem sie das Blut heraus leiten (z.B. Nierenvene) oder die ihren Namen von der Körperregion erhalten, durch die sie führen (z.B. Vena iliaca (= Beckenvene).

Hohlvenen

Die Hohlvenen schließlich sind das venöse Gegenstück der Aorta:

Abb. 63

Es gibt eine obere und untere Hohlvene (Abb. 63), die das Blut jeweils des Körpers oberhalb und unterhalb des Herzens „einsammeln“. Sie haben einen Durchmesser von etwa 2 - 3 cm.

Die Hohlvenen sind die großen Venen des Körpers, in die alle Venen der einzelnen Organe und Körperregionen münden und die das Blut zum Herzen zurückführen und die hier in den rechten Vorhof münden.

Vom rechten Vorhof aus gelangt das Blut durch die Tricuspidalklappe in die rechte Hauptkammer (= rechter Ventrikel) und von hier aus durch die Pulmonalklappe in die Lungenschlagader. Über die Anatomie des Herzens mit seinen Vor- und Hauptkammern, sowie den insgesamt 4 Herzklappen lesen Sie später in diesem Buch mehr.

Von der Lungenschlagader, der Pulmonalarterie beginnt nun der „kleine“ oder der Lungen-Kreislauf.

Der gesamte Kreislauf

Die Lungenarterie teilt sich in die rechte und linke Lungenarterie auf, diese wiederum verzweigen sich in Arterien, die die einzelnen Lungensegmente mit Blut versorgen (Segment-Arterien). Es folgen die Lungenarteriolen, die Lungenkapillaren, die Venolen, die Segment-Venen und schließlich die 4 Lungenvenen, die in die linke Vorkammer des Herzens münden. Hier endet der Lungenkreislauf, das Blut wird aus der linken Vorkammer durch die Mitralklappe in die linke Hauptkammer (linker Ventrikel) und von hier aus durch die Aortenklappe wieder in die Aorta gepumpt. Auf diese Weise hat sich der gesamte Kreislauf wieder geschlossen.

Sehen Sie in Abb. 64 noch einmal ein Schema des gesamten Kreislaufes.

Abb. 64

Nachdem sie nun wissen, wie der Kreislauf aufgebaut ist sollten Sie als nächstes erfahren, wie das Herz aufgebaut ist, um seiner Aufgabe als Motor des Kreislaufes gerecht werden zu können. Lesen Sie hierzu Band 3.

Table of Contents

Der Blutkreislauf

Allgemeines

Die einzelnen Gefäßtypen

Aorta

Arterien

Arteriolen

Kapillaren

Venolen

Venen

Hohlvenen

Der gesamte Kreislauf